-- Optionales Logo als PDF-Wasserzeichen (Dateiname im geschuetzten Verzeichnis
-- var/tenant_logos/, leer = kein Logo). Wird ausschliesslich ueber die
-- Mandant-Einstellungen gesetzt, nicht ueber saas_update_tenant_settings, damit
-- der normale Settings-Speichervorgang das Logo nicht ueberschreibt.
ALTER TABLE tenant_settings
  ADD COLUMN pdf_watermark_logo VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '' AFTER payment_reminder_interval_days;
